\input{preamble}

\newlength\mywidth
\newlength\copyrighttextwidth

\usepackage[margin=0mm]{geometry}
\usepackage[]{flowfram}

%% \newflowframe{\textwidth}{\textheight}{0mm}{0mm}
%% \newstaticframe{ 85mm }{ 128mm }{ 10mm }{ 158mm }
%% \newstaticframe{ 85mm }{ 128mm }{ 114mm }{ 158mm }
%% \newstaticframe{ 85mm }{ 128mm }{ 10mm }{ 10mm }
%% \newstaticframe{ 85mm }{ 128mm }{ 114mm }{ 10mm }

%% \begin{staticcontents}{1}
%% \input{frontside}
%% \end{staticcontents}

%% \begin{staticcontents}{2}
%% \input{backside}
%% \end{staticcontents}

%% \begin{staticcontents}{3}
%% \input{backside}
%% \end{staticcontents}

%% \begin{staticcontents}{4}
%% \input{frontside}
%% \end{staticcontents}

\newflowframe{ 85mm }{ 128mm }{ 10mm }{ 158mm }
\newflowframe{ 85mm }{ 128mm }{ 114mm }{ 10mm }
\newstaticframe{ 85mm }{ 128mm }{ 114mm }{ 158mm }
\newstaticframe{ 85mm }{ 128mm }{ 10mm }{ 10mm }

\begin{staticcontents}{1}
\input{backside}%
\end{staticcontents}

\begin{staticcontents}{2}
\input{backside}%
\end{staticcontents}

\begin{document}
\input{frontside}
\newpage
\input{frontside}


\end{document}

